LVFAILURE

HISTORY LVEDVOLUME STROKEVOLUME

CVP PCWP

HYPOVOLEMIA

CO

ERRLOWOUTPUT

HRBP

HR

HREKG HRSAT

ERRCAUTER

ANAPHYLAXIS

TPR

CATECHOL

BP

ARTCO2

EXPCO2

VENTLUNG

MINVOL VENTALV

INTUBATION

SHUNT PRESS

FIO2

PVSAT

SAO2

PULMEMBOLUS

PAP

KINKEDTUBE

VENTTUBE

MINVOLSET

VENTMACH DISCONNECT

INSUFFANESTH